
diff -r ddc455616bd6 -r 97b0fb8a2cc2 lowlevellibsandfws/pluginfw/Framework/EABI/EComPatchDataU.def
--- a/lowlevellibsandfws/pluginfw/Framework/EABI/EComPatchDataU.def	Mon May 03 14:06:43 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,4 +0,0 @@
-EXPORTS
-	KListImplBufferSize @ 1 NONAME DATA 4
-	_Z21GetListImplBufferSizev @ 2 NONAME
-




