
diff -r 09fa7c3c5079 -r a117ad66e027 genericopenlibs/openenvcore/backend/bwins/backendu.def
--- a/genericopenlibs/openenvcore/backend/bwins/backendu.def	Thu Sep 02 22:16:05 2010 +0300
+++ b/genericopenlibs/openenvcore/backend/bwins/backendu.def	Fri Sep 17 08:38:54 2010 +0300
@@ -170,4 +170,4 @@
 	_memcpy_r @ 169 NONAME
 	_memmove_r @ 170 NONAME
 	_lstat_r @ 171 NONAME
-
+	_unsetdefaultif_r @ 172 NONAME




