
diff -r 09fa7c3c5079 -r a117ad66e027 genericopenlibs/openenvcore/libc/eabi/libcu.def
--- a/genericopenlibs/openenvcore/libc/eabi/libcu.def	Thu Sep 02 22:16:05 2010 +0300
+++ b/genericopenlibs/openenvcore/libc/eabi/libcu.def	Fri Sep 17 08:38:54 2010 +0300
@@ -595,4 +595,4 @@
 	set_fmode @ 594 NONAME
 	get_fmode @ 595 NONAME
 	sigenable @ 596 NONAME
-
+  	unsetdefaultif @ 597 NONAME




