
diff -r 38bdaa106551 -r a1e347446159 genericopenlibs/openenvcore/backend/eabi/backendu.def
--- a/genericopenlibs/openenvcore/backend/eabi/backendu.def	Tue Sep 14 15:26:30 2010 +0530
+++ b/genericopenlibs/openenvcore/backend/eabi/backendu.def	Fri Sep 17 19:25:42 2010 +0530
@@ -175,3 +175,5 @@
 	_memmove_r @ 174 NONAME
 	_lstat_r @ 175 NONAME
 	_unsetdefaultif_r @ 176 NONAME
+	_ZN21CLocalSystemInterface8TZServerERi @ 177 NONAME
+




