
diff -r 82ca0c6a68ed -r c44f36bb61a3 genericopenlibs/openenvcore/backend/eabi/old_backendu.def
--- a/genericopenlibs/openenvcore/backend/eabi/old_backendu.def	Wed Sep 15 00:31:55 2010 +0300
+++ b/genericopenlibs/openenvcore/backend/eabi/old_backendu.def	Wed Sep 15 14:02:55 2010 +0300
@@ -174,4 +174,7 @@
 	_memcpy_r @ 173 NONAME
 	_memmove_r @ 174 NONAME
 	_lstat_r @ 175 NONAME
-  	_unsetdefaultif_r @ 176 NONAME
+	_unsetdefaultif_r @ 176 NONAME
+	_ZN21CLocalSystemInterface15freednssuffixesEP15if_dns_suffixes @ 177 NONAME
+	_ZN21CLocalSystemInterface8TZServerERi @ 178 NONAME
+




