
diff -r 82ca0c6a68ed -r c44f36bb61a3 genericopenlibs/openenvcore/libc/bwins/libcu.def
--- a/genericopenlibs/openenvcore/libc/bwins/libcu.def	Wed Sep 15 00:31:55 2010 +0300
+++ b/genericopenlibs/openenvcore/libc/bwins/libcu.def	Wed Sep 15 14:02:55 2010 +0300
@@ -595,4 +595,6 @@
 	set_fmode @ 594 NONAME
 	get_fmode @ 595 NONAME
 	sigenable @ 596 NONAME
-  	unsetdefaultif @ 597 NONAME
+	unsetdefaultif @ 597 NONAME
+	freednssuffixes @ 598 NONAME
+




