
diff -r 0a3770c1cffe -r d7383dba13ba genericopenlibs/openenvcore/backend/eabi/backendu.def
--- a/genericopenlibs/openenvcore/backend/eabi/backendu.def	Fri Jul 23 11:57:06 2010 +0100
+++ b/genericopenlibs/openenvcore/backend/eabi/backendu.def	Fri Jul 23 16:09:54 2010 +0100
@@ -166,7 +166,7 @@
 	_ZN21CLocalSystemInterface16RaiseTimerSignalEii @ 165 NONAME
 	_ZN21CLocalSystemInterface7OverrunERKi @ 166 NONAME
 	_ZN21CLocalSystemInterface8AddTimerERKi @ 167 NONAME
-	_ZN21CLocalSystemInterface9FindTimerERKi @ 168 NONAME
+	_ZN21CLocalSystemInterface9FindTimerERKi @ 168 NONAME ABSENT
 	_Z10_aselect_rPiiP6fd_setS1_S1_P7timevalP14TRequestStatus @ 169 NONAME
 	_Z10_eselect_rPiiP6fd_setS1_S1_P7timevaliP14TRequestStatus @ 170 NONAME
 	_Z16_cancelaselect_rPiP14TRequestStatus @ 171 NONAME




