
diff -r a117ad66e027 -r ff3fc7722556 genericopenlibs/openenvcore/backend/bwins/backendu.def
--- a/genericopenlibs/openenvcore/backend/bwins/backendu.def	Fri Sep 17 08:38:54 2010 +0300
+++ b/genericopenlibs/openenvcore/backend/bwins/backendu.def	Mon Oct 04 02:56:42 2010 +0300
@@ -171,3 +171,5 @@
 	_memmove_r @ 170 NONAME
 	_lstat_r @ 171 NONAME
 	_unsetdefaultif_r @ 172 NONAME
+	?TZServer@CLocalSystemInterface@@QAEAAVRTz@@AAH@Z @ 173 NONAME ; class RTz & CLocalSystemInterface::TZServer(int &)
+




