
diff -r a117ad66e027 -r ff3fc7722556 genericopenlibs/openenvcore/backend/eabi/backendu.def
--- a/genericopenlibs/openenvcore/backend/eabi/backendu.def	Fri Sep 17 08:38:54 2010 +0300
+++ b/genericopenlibs/openenvcore/backend/eabi/backendu.def	Mon Oct 04 02:56:42 2010 +0300
@@ -175,3 +175,5 @@
 	_memmove_r @ 174 NONAME
 	_lstat_r @ 175 NONAME
 	_unsetdefaultif_r @ 176 NONAME
+	_ZN21CLocalSystemInterface8TZServerERi @ 177 NONAME
+




