EXPORTS
	BackendAlloc @ 1 NONAME
	BackendAllocTLD @ 2 NONAME
	BackendFree @ 3 NONAME
	BackendReAlloc @ 4 NONAME
	_Z15_ReadSysSplFilePKwPciRiR12RSessionBase @ 5 NONAME
	_Z31_SystemSpecialFileBasedFilePathPKwRiR12RSessionBase @ 6 NONAME
	_Z7Backendv @ 7 NONAME
	_Z8MapErroriRi @ 8 NONAME
	_ZN10TUSockAddr3GetEPvPm @ 9 NONAME
	_ZN10TUSockAddrC1EPKvj @ 10 NONAME
	_ZN10TUSockAddrC2EPKvj @ 11 NONAME
	_ZN13CFileDescBase5CloseEv @ 12 NONAME
	_ZN21CLocalSystemInterface11ResolvePathER6TParsePKwP6TDes16 @ 13 NONAME
	_ZN21CLocalSystemInterface12CheckOriginsERPPwRi @ 14 NONAME
	_ZN21CLocalSystemInterface4FreeEPv @ 15 NONAME
	_ZN21CLocalSystemInterface5AllocEj @ 16 NONAME
	_ZN21CLocalSystemInterface7GetDescEi @ 17 NONAME
	_ZN21CLocalSystemInterface7ReAllocEPvj @ 18 NONAME
	_ZN21CLocalSystemInterface8AllocTLDEi @ 19 NONAME
	_ZN21CLocalSystemInterface8TruncateEixRi @ 20 NONAME
	_ZN21CLocalSystemInterfaceC1Ev @ 21 NONAME
	_ZN21CLocalSystemInterfaceC2Ev @ 22 NONAME
	_ZN21CLocalSystemInterfaceD0Ev @ 23 NONAME
	_ZN21CLocalSystemInterfaceD1Ev @ 24 NONAME
	_ZN21CLocalSystemInterfaceD2Ev @ 25 NONAME
	_accept_r @ 26 NONAME
	_bind_r @ 27 NONAME
	_chdir_r @ 28 NONAME
	_chmod_r @ 29 NONAME
	_chown @ 30 NONAME
	_close_r @ 31 NONAME
	_connect_r @ 32 NONAME
	_dup2_r @ 33 NONAME
	_dup_r @ 34 NONAME
	_exit_r @ 35 NONAME
	_fchdir_r @ 36 NONAME
	_fchmod_r @ 37 NONAME
	_fcntl_r @ 38 NONAME
	_fstat_r @ 39 NONAME
	_fsync_r @ 40 NONAME
	_getcwd_r @ 41 NONAME
	_getegid @ 42 NONAME
	_geteuid @ 43 NONAME
	_getgid @ 44 NONAME
	_getgroups @ 45 NONAME
	_gethostbyaddr_r @ 46 NONAME
	_gethostbyname_r @ 47 NONAME
	_gethostname_r @ 48 NONAME
	_getpeername_r @ 49 NONAME
	_getpgid @ 50 NONAME
	_getpgrp @ 51 NONAME
	_getppid @ 52 NONAME
	_getprotobyname_r @ 53 NONAME
	_getprotobynumber_r @ 54 NONAME
	_getsockname_r @ 55 NONAME
	_getsockopt_r @ 56 NONAME
	_getuid @ 57 NONAME
	_iconv_close_r @ 58 NONAME
	_iconv_open_r @ 59 NONAME
	_iconv_r @ 60 NONAME
	_ioctl_r @ 61 NONAME
	_lchown @ 62 NONAME
	_link_r @ 63 NONAME
	_listen_r @ 64 NONAME
	_lseek_r @ 65 NONAME
	_mkdir_r @ 66 NONAME
	_mkfifo_r @ 67 NONAME
	_open_r @ 68 NONAME
	_opendir_r @ 69 NONAME
	_pclose_r @ 70 NONAME
	_pipe_r @ 71 NONAME
	_posix_spawn_r @ 72 NONAME
	_read_r @ 73 NONAME
	_readdir_r @ 74 NONAME
	_recvfrom_r @ 75 NONAME
	_rename_r @ 76 NONAME
	_rmdir_r @ 77 NONAME
	_select_r @ 78 NONAME
	_semctl_r @ 79 NONAME
	_semget_r @ 80 NONAME
	_semop_r @ 81 NONAME
	_sendto_r @ 82 NONAME
	_setegid @ 83 NONAME
	_seteuid @ 84 NONAME
	_setgid @ 85 NONAME
	_setpgid @ 86 NONAME
	_setpgrp @ 87 NONAME
	_setregid @ 88 NONAME
	_setreuid @ 89 NONAME
	_setsid @ 90 NONAME
	_setsockopt_r @ 91 NONAME
	_setuid @ 92 NONAME
	_shmat_r @ 93 NONAME
	_shmctl_r @ 94 NONAME
	_shmdt_r @ 95 NONAME
	_shmget_r @ 96 NONAME
	_shutdown_r @ 97 NONAME
	_socket_r @ 98 NONAME
	_stat_r @ 99 NONAME
	_umask @ 100 NONAME
	_unlink_r @ 101 NONAME
	_utime_r @ 102 NONAME
	_wait_r @ 103 NONAME
	_waitpid_r @ 104 NONAME
	_wchdir_r @ 105 NONAME
	_wchmod_r @ 106 NONAME
	_wgetcwd_r @ 107 NONAME
	_wmkdir_r @ 108 NONAME
	_wopen_r @ 109 NONAME
	_wpopen3_r @ 110 NONAME
	_wpopen_r @ 111 NONAME
	_wreaddir_r @ 112 NONAME
	_wrealpath_r @ 113 NONAME
	_wrename_r @ 114 NONAME
	_wrewinddir_r @ 115 NONAME
	_write_r @ 116 NONAME
	_wrmdir_r @ 117 NONAME
	_wstat_r @ 118 NONAME
	_wsystem_r @ 119 NONAME
	_wunlink_r @ 120 NONAME
	_msgctl_r @ 121 NONAME
	_msgget_r @ 122 NONAME
	_msgrcv_r @ 123 NONAME
	_msgsnd_r @ 124 NONAME
	_mmap_r @ 125 NONAME
	_mprotect_r @ 126 NONAME
	_msync_r @ 127 NONAME
	_munmap_r @ 128 NONAME
	_ZN21CLocalSystemInterface11FileSessionEv @ 129 NONAME
	_ZN21CLocalSystemInterface4HeapEv @ 130 NONAME
	_wclosedir_r @ 131 NONAME
	_setecho_r @ 132 NONAME
	_freeaddrinfo_r @ 133 NONAME
	_getaddrinfo_r @ 134 NONAME
	_setdefaultif_r @ 135 NONAME
	_ZN21CLocalSystemInterface17InitSignalHandlerEv @ 136 NONAME
	_alarm_r @ 137 NONAME
	_bsd_signal_r @ 138 NONAME
	_kill_r @ 139 NONAME
	_raise_r @ 140 NONAME
	_sigaction_r @ 141 NONAME
	_sigaddset_r @ 142 NONAME
	_sigandset_r @ 143 NONAME
	_sigdelset_r @ 144 NONAME
	_sigemptyset_r @ 145 NONAME
	_sigfillset_r @ 146 NONAME
	_sighold_r @ 147 NONAME
	_sigignore_r @ 148 NONAME
	_sigisemptyset_r @ 149 NONAME
	_sigismember_r @ 150 NONAME
	_signal_r @ 151 NONAME
	_sigorset_r @ 152 NONAME
	_sigpause_r @ 153 NONAME
	_sigpending_r @ 154 NONAME
	_sigprocmask_r @ 155 NONAME
	_sigqueue_r @ 156 NONAME
	_sigrelse_r @ 157 NONAME
	_sigset_r @ 158 NONAME
	_sigtimedwait_r @ 159 NONAME
	_sigwait_r @ 160 NONAME
	_sigwaitinfo_r @ 161 NONAME
	_ZN21CLocalSystemInterface11DeleteTimerERKi @ 162 NONAME ABSENT
	_ZN21CLocalSystemInterface12ResetOverrunERKi @ 163 NONAME ABSENT
	_ZN21CLocalSystemInterface16IncrementOverrunERKi @ 164 NONAME ABSENT
	_ZN21CLocalSystemInterface16RaiseTimerSignalEii @ 165 NONAME ABSENT
	_ZN21CLocalSystemInterface7OverrunERKi @ 166 NONAME ABSENT
	_ZN21CLocalSystemInterface8AddTimerERKi @ 167 NONAME ABSENT
	_ZN21CLocalSystemInterface9FindTimerERKi @ 168 NONAME ABSENT
	_Z10_aselect_rPiiP6fd_setS1_S1_P7timevalP14TRequestStatus @ 169 NONAME
	_Z10_eselect_rPiiP6fd_setS1_S1_P7timevaliP14TRequestStatus @ 170 NONAME
	_Z16_cancelaselect_rPiP14TRequestStatus @ 171 NONAME
	_sigenable_r @ 172 NONAME
	_memcpy_r @ 173 NONAME
	_memmove_r @ 174 NONAME
	_lstat_r @ 175 NONAME

