EXPORTS
	_Z8LibEntryv @ 1 NONAME
	_ZTI10CMyLibTest @ 2 NONAME ABSENT ; #<TI>#
	_ZTV10CMyLibTest @ 3 NONAME ABSENT ; #<VT>#

