
diff -r 000000000000 -r 20abbd395761 stif/TestModuleTemplates/TestModuleXXX/Bmarm/TESTMODULEXXXU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/stif/TestModuleTemplates/TestModuleXXX/Bmarm/TESTMODULEXXXU.DEF	Wed Aug 25 15:52:14 2010 +0300
@@ -0,0 +1,4 @@
+EXPORTS
+	LibEntryL__Fv @ 1 NONAME R3UNUSED ; LibEntryL(void)
+	SetRequirements__FRP16CTestModuleParamRUl @ 2 NONAME R3UNUSED ; SetRequirements(CTestModuleParam *&, unsigned long &)
+




