EXPORTS
	_Z10ReadCancelPv @ 1 NONAME
	_Z11WriteCancelPv @ 2 NONAME
	_Z15CloseSerialPortPv @ 3 NONAME
	_Z15OpenSerialPortLPvj @ 4 NONAME
	_Z17CloseSerialServerPv @ 5 NONAME
	_Z17OpenSerialServerLv @ 6 NONAME
	_Z19ReceiveBufferLengthPvRi @ 7 NONAME
	_Z22SetReceiveBufferLengthPvi @ 8 NONAME
	_Z4ReadPvR14TRequestStatus27TTimeIntervalMicroSeconds32R5TDes8i @ 9 NONAME
	_Z5WritePvR14TRequestStatus27TTimeIntervalMicroSeconds32RK6TDesC8i @ 10 NONAME
	_Z9SetConfigPvRK8TPckgBufI14TCommConfigV01E @ 11 NONAME
	_ZTI11CSerialPort @ 12 NONAME ; #<TI>#
	_ZTI13CSerialServer @ 13 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV11CSerialPort @ 14 NONAME ; #<VT>#
	_ZTV13CSerialServer @ 15 NONAME ; #<VT>#
	_Z13GetPortConfigPvR8TPckgBufI14TCommConfigV01E @ 16 NONAME

