
diff -r 1c425781161e -r 3d23268b50f6 wlan_bearer/wlanengine/wlan_symbian/wlanengine_symbian_3.1/eabi/wlmserveru.def
--- a/wlan_bearer/wlanengine/wlan_symbian/wlanengine_symbian_3.1/eabi/wlmserveru.def	Tue Jul 06 16:24:00 2010 +0300
+++ b/wlan_bearer/wlanengine/wlan_symbian/wlanengine_symbian_3.1/eabi/wlmserveru.def	Wed Aug 18 11:35:02 2010 +0300
@@ -10,8 +10,8 @@
 	_ZN10RWLMServer14GetScanResultsER8ScanListRK6TDesC8RiRj @ 9 NONAME
 	_ZN10RWLMServer14GetScanResultsER8ScanListRK6TDesC8RiRjR14TRequestStatus @ 10 NONAME
 	_ZN10RWLMServer15GetSecurityModeER13TWlanSecurity @ 11 NONAME
-	_ZN10RWLMServer16GetAvailableIapsER17TWlmAvailableIapsRiRj @ 12 NONAME
-	_ZN10RWLMServer16GetAvailableIapsER5TDes8S1_S1_R14TRequestStatus @ 13 NONAME
+	_ZN10RWLMServer16GetAvailableIapsER17TWlmAvailableIapsRiRji @ 12 NONAME
+	_ZN10RWLMServer16GetAvailableIapsER5TDes8S1_S1_iR14TRequestStatus @ 13 NONAME
 	_ZN10RWLMServer16GetPowerSaveModeER14TWlanPowerSave @ 14 NONAME
 	_ZN10RWLMServer16GetUapsdSettingsER18TWlanUapsdSettings @ 15 NONAME
 	_ZN10RWLMServer16SetPowerSaveModeE18TWlanPowerSaveMode @ 16 NONAME




