
diff -r 41a8eba36f74 -r 629e60dfa279 wlan_bearer/wlanengine/wlan_symbian/wlanengine_symbian_3.1/eabi/wlmplatformu.def
--- a/wlan_bearer/wlanengine/wlan_symbian/wlanengine_symbian_3.1/eabi/wlmplatformu.def	Mon May 03 14:14:02 2010 +0300
+++ b/wlan_bearer/wlanengine/wlan_symbian/wlanengine_symbian_3.1/eabi/wlmplatformu.def	Fri May 14 17:41:09 2010 +0300
@@ -11,4 +11,6 @@
 	_ZN12CWlmPlatformD1Ev @ 10 NONAME
 	_ZN12CWlmPlatformD2Ev @ 11 NONAME
 	_ZN12CWlmPlatform27InitializeSystemTimeHandlerEv @ 12 NONAME
-	_ZN12CWlmPlatform21PublishBgScanIntervalERm @ 13 NONAME
\ No newline at end of file
+	_ZN12CWlmPlatform21PublishBgScanIntervalERm @ 13 NONAME
+	_ZN12CWlmPlatform17GetWlanOnOffStateEv @ 14 NONAME
+




