
diff -r c40eb8fe8501 -r ab7247ff6ef9 wlan_bearer/wlanengine/wlan_symbian/wlanengine_symbian_3.1/bwinscw/wlmserveru.def
--- a/wlan_bearer/wlanengine/wlan_symbian/wlanengine_symbian_3.1/bwinscw/wlmserveru.def	Tue Feb 02 02:03:13 2010 +0200
+++ b/wlan_bearer/wlanengine/wlan_symbian/wlanengine_symbian_3.1/bwinscw/wlmserveru.def	Fri Mar 19 10:03:22 2010 +0200
@@ -46,4 +46,4 @@
 	?Connect@RWLMServer@@QAEHXZ @ 45 NONAME ; int RWLMServer::Connect(void)
 	?SetPowerSaveMode@RWLMServer@@QAEHW4TWlanPowerSaveMode@@@Z @ 46 NONAME ; int RWLMServer::SetPowerSaveMode(enum TWlanPowerSaveMode)
 	?GetPowerSaveSettings@RWLMServer@@QAEHAAUTWlanPowerSaveSettings@@@Z @ 47 NONAME ; int RWLMServer::GetPowerSaveSettings(struct TWlanPowerSaveSettings &)
-
+	?StartAggressiveBgScan@RWLMServer@@QAEHI@Z @ 48 NONAME ; int RWLMServer::StartAggressiveBgScan(unsigned int)




