
diff -r c40eb8fe8501 -r ab7247ff6ef9 wlan_bearer/wlanengine/wlan_symbian/wlanengine_symbian_3.1/eabi/wlmplatformu.def
--- a/wlan_bearer/wlanengine/wlan_symbian/wlanengine_symbian_3.1/eabi/wlmplatformu.def	Tue Feb 02 02:03:13 2010 +0200
+++ b/wlan_bearer/wlanengine/wlan_symbian/wlanengine_symbian_3.1/eabi/wlmplatformu.def	Fri Mar 19 10:03:22 2010 +0200
@@ -11,4 +11,4 @@
 	_ZN12CWlmPlatformD1Ev @ 10 NONAME
 	_ZN12CWlmPlatformD2Ev @ 11 NONAME
 	_ZN12CWlmPlatform27InitializeSystemTimeHandlerEv @ 12 NONAME
-
+	_ZN12CWlmPlatform21PublishBgScanIntervalERm @ 13 NONAME
\ No newline at end of file




