
diff -r 000000000000 -r c40eb8fe8501 wlan_bearer/wlanengine/wlan_symbian/wlanengine_symbian_3.1/eabi/wlmserversrvu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/wlan_bearer/wlanengine/wlan_symbian/wlanengine_symbian_3.1/eabi/wlmserversrvu.def	Tue Feb 02 02:03:13 2010 +0200
@@ -0,0 +1,4 @@
+EXPORTS
+	_ZN10CWlmServer17StartServerThreadEv @ 1 NONAME
+	_ZN10CWlmServer4NewLEv @ 2 NONAME
+




