EXPORTS
	_ZN19RHtiBtCommInterface10CancelSendEv @ 1 NONAME
	_ZN19RHtiBtCommInterface13CancelReceiveEv @ 2 NONAME
	_ZN19RHtiBtCommInterface4SendERK6TDesC8R14TRequestStatus @ 3 NONAME
	_ZN19RHtiBtCommInterface5CloseEv @ 4 NONAME
	_ZN19RHtiBtCommInterface7ConnectER6TDesC8i @ 5 NONAME
	_ZN19RHtiBtCommInterface7ReceiveER5TDes8R14TRequestStatus @ 6 NONAME
	_ZN19RHtiBtCommInterfaceC1Ev @ 7 NONAME
	_ZN19RHtiBtCommInterfaceC2Ev @ 8 NONAME
	_ZNK19RHtiBtCommInterface13GetPortNumberEv @ 9 NONAME
	_ZNK19RHtiBtCommInterface17GetSendBufferSizeEv @ 10 NONAME
	_ZNK19RHtiBtCommInterface20GetReceiveBufferSizeEv @ 11 NONAME
	_ZNK19RHtiBtCommInterface7VersionEv @ 12 NONAME

