
diff -r bbd31066657e -r 8bb370ba6d1d testexecfw/stf/stffw/testengine/eabi/StifTestEngineu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/testexecfw/stf/stffw/testengine/eabi/StifTestEngineu.def	Fri Apr 09 10:46:28 2010 +0800
@@ -0,0 +1,80 @@
+EXPORTS
+	_Z21StartNewSettingServerv @ 1 NONAME
+	_ZN11RTestEngine12GetTestCasesER15CFixedFlatArrayI9TTestInfoE @ 2 NONAME
+	_ZN11RTestEngine12SetAttributeE10TAttributeRK7TDesC16 @ 3 NONAME
+	_ZN11RTestEngine13AddConfigFileERK4TBufILi128EERKS0_ILi256EE @ 4 NONAME
+	_ZN11RTestEngine13AddTestModuleERK4TBufILi128EERKS0_ILi256EE @ 5 NONAME
+	_ZN11RTestEngine16RemoveConfigFileERK4TBufILi128EERKS0_ILi256EE @ 6 NONAME
+	_ZN11RTestEngine16RemoveTestModuleERK4TBufILi128EE @ 7 NONAME
+	_ZN11RTestEngine17ErrorNotificationER5TPckgI18TErrorNotificationER14TRequestStatus @ 8 NONAME
+	_ZN11RTestEngine17LoadConfigurationERK4TBufILi256EE @ 9 NONAME
+	_ZN11RTestEngine17OpenLoggerSessionER15TLoggerSettings @ 10 NONAME
+	_ZN11RTestEngine18CancelAsyncRequestENS_23TTestEngineAsyncRequestE @ 11 NONAME
+	_ZN11RTestEngine18EnumerateTestCasesER8TPckgBufIiER14TRequestStatus @ 12 NONAME
+	_ZN11RTestEngine29AddTestCaseResultToTestReportERK9TTestInfoRK15TFullTestResulti @ 13 NONAME
+	_ZN11RTestEngine5CloseEv @ 14 NONAME
+	_ZN11RTestEngine5EventER5TPckgI8TEventIfER14TRequestStatus @ 15 NONAME
+	_ZN11RTestEngine7ConnectEv @ 16 NONAME
+	_ZN14RSettingServer17GetLoggerSettingsER15TLoggerSettings @ 17 NONAME
+	_ZN14RSettingServer19ResetLoggerSettingsEv @ 18 NONAME
+	_ZN14RSettingServer19SetLoggerOutputPathERK7TDesC16 @ 19 NONAME
+	_ZN14RSettingServer29LoadLoggerSettingsFromIniFileER15TLoggerSettingsRK7TDesC16i @ 20 NONAME
+	_ZN14RSettingServer5CloseEv @ 21 NONAME
+	_ZN14RSettingServer7ConnectEv @ 22 NONAME
+	_ZN14RSettingServerC1Ev @ 23 NONAME
+	_ZN14RSettingServerC2Ev @ 24 NONAME
+	_ZN15CTestModuleInfo10AddCfgFileER7TDesC16 @ 25 NONAME
+	_ZN15CTestModuleInfo10SetIniFileER7TDesC16 @ 26 NONAME
+	_ZN15CTestModuleInfo13CountCfgFilesEv @ 27 NONAME
+	_ZN15CTestModuleInfo13GetModuleNameER6TDes16 @ 28 NONAME
+	_ZN15CTestModuleInfo14GetCfgFileNameEiR6TDes16 @ 29 NONAME
+	_ZN15CTestModuleInfo14GetIniFileNameER6TDes16 @ 30 NONAME
+	_ZN15CTestModuleList13AddTestModuleER7TDesC16 @ 31 NONAME
+	_ZN15CTestModuleList19GetUncheckedCfgFileEv @ 32 NONAME
+	_ZN15CTestModuleList4NewLEP11CStifLogger @ 33 NONAME
+	_ZN15CTestModuleList5CountEv @ 34 NONAME
+	_ZN15CTestModuleList9GetModuleER7TDesC16 @ 35 NONAME
+	_ZN15CTestModuleList9GetModuleEi @ 36 NONAME
+	_ZN15CTestModuleListD0Ev @ 37 NONAME
+	_ZN15CTestModuleListD1Ev @ 38 NONAME
+	_ZN15CTestModuleListD2Ev @ 39 NONAME
+	_ZN17CTestCaseFileInfo10SetCheckedEv @ 40 NONAME
+	_ZN17CTestCaseFileInfo14GetCfgFileNameER6TDes16 @ 41 NONAME
+	_ZN26CSTIFTestFrameworkSettings10GetFormatLEP18CStifSectionParser7TPtrC16RN11CStifLogger11TLoggerTypeE @ 42 NONAME
+	_ZN26CSTIFTestFrameworkSettings10GetFormatLEP18CStifSectionParser7TPtrC16RN11CStifLogger11TLoggerTypeERi @ 43 NONAME
+	_ZN26CSTIFTestFrameworkSettings10GetOutputLEP18CStifSectionParser7TPtrC16RN11CStifLogger7TOutputE @ 44 NONAME
+	_ZN26CSTIFTestFrameworkSettings13GetOverwriteLEP18CStifSectionParser7TPtrC16Ri @ 45 NONAME
+	_ZN26CSTIFTestFrameworkSettings14GetFileSettingEP18CStifSectionParser7TPtrC16RS2_ @ 46 NONAME
+	_ZN26CSTIFTestFrameworkSettings14GetReportModeLEP18CStifSectionParser7TPtrC16Rj @ 47 NONAME
+	_ZN26CSTIFTestFrameworkSettings19GetBooleanSettingsLEP18CStifSectionParser7TPtrC16Ri @ 48 NONAME
+	_ZN26CSTIFTestFrameworkSettings4NewLEv @ 49 NONAME
+	_ZN26CSTIFTestFrameworkSettingsD0Ev @ 50 NONAME
+	_ZN26CSTIFTestFrameworkSettingsD1Ev @ 51 NONAME
+	_ZN26CSTIFTestFrameworkSettingsD2Ev @ 52 NONAME
+	_ZN9RTestCase11RunTestCaseER5TPckgI15TFullTestResultER14TRequestStatus @ 53 NONAME
+	_ZN9RTestCase14NotifyProgressER5TPckgI13TTestProgressER14TRequestStatus @ 54 NONAME
+	_ZN9RTestCase15NotifyRemoteMsgER5TDes812TStifCommand @ 55 NONAME
+	_ZN9RTestCase16NotifyRemoteTypeER5TPckgI12TStifCommandERS0_IiER14TRequestStatus @ 56 NONAME
+	_ZN9RTestCase18CancelAsyncRequestENS_21TTestCaseAsyncRequestE @ 57 NONAME
+	_ZN9RTestCase4OpenER11RTestEngineRK5TPckgI9TTestInfoE @ 58 NONAME
+	_ZN9RTestCase5CloseEv @ 59 NONAME
+	_ZN9RTestCase5PauseEv @ 60 NONAME
+	_ZN9RTestCase6ResumeEv @ 61 NONAME
+	_ZNK11RTestEngine7VersionEv @ 62 NONAME
+	_ZNK14RSettingServer7VersionEv @ 63 NONAME
+	_ZTI14CLoggerSetting @ 64 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI14CSettingServer @ 65 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CTestModuleInfo @ 66 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI15CTestModuleList @ 67 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI17CTestCaseFileInfo @ 68 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI26CSTIFTestFrameworkSettings @ 69 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV14CLoggerSetting @ 70 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV14CSettingServer @ 71 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CTestModuleInfo @ 72 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV15CTestModuleList @ 73 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV17CTestCaseFileInfo @ 74 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV26CSTIFTestFrameworkSettings @ 75 NONAME ; #<VT>#
+	_ZN11RTestEngine22UpdateLogConfigurationER7TDesC16 @ 76 NONAME
+	_ZN11RTestEngine25UpdateEngineConfigurationER7TDesC16 @ 77 NONAME
+	_ZN14RSettingServer33LoadLoggerSettingsFromCommandLineER7TDesC16 @ 78 NONAME
+




