EXPORTS
	_ZN16CSymbianUnitTest10ConstructLERK6TDesC8 @ 1 NONAME
	_ZN16CSymbianUnitTest12AddTestCaseLERK7TDesC16MS_FvvES4_S4_ @ 2 NONAME
	_ZN16CSymbianUnitTest12AssertLeaveLERK6TDesC8iiiS2_ @ 3 NONAME
	_ZN16CSymbianUnitTest13AssertEqualsLERK6TDesC8S2_iS2_ @ 4 NONAME
	_ZN16CSymbianUnitTest13AssertEqualsLERK7TDesC16S2_iRK6TDesC8 @ 5 NONAME
	_ZN16CSymbianUnitTest13AssertEqualsLEiiiRK6TDesC8 @ 6 NONAME
	_ZN16CSymbianUnitTest13TestCaseCountEv @ 7 NONAME
	_ZN16CSymbianUnitTest16AssertionFailedLERK6TDesC8iS2_ @ 8 NONAME
	_ZN16CSymbianUnitTest27RecordNoLeaveFromStatementLERK6TDesC8iS2_ @ 9 NONAME
	_ZN16CSymbianUnitTest6SetupLEv @ 10 NONAME
	_ZN16CSymbianUnitTest8ExecuteLER24MSymbianUnitTestObserverR22CSymbianUnitTestResultN25MSymbianUnitTestInterface18TFailureSimulationERK12CDesC16Arrayi @ 11 NONAME
	_ZN16CSymbianUnitTest8TeardownEv @ 12 NONAME
	_ZN16CSymbianUnitTestC1Ev @ 13 NONAME
	_ZN16CSymbianUnitTestC2Ev @ 14 NONAME
	_ZN16CSymbianUnitTestD0Ev @ 15 NONAME
	_ZN16CSymbianUnitTestD1Ev @ 16 NONAME
	_ZN16CSymbianUnitTestD2Ev @ 17 NONAME
	_ZN21CSymbianUnitTestSuite13TestCaseCountEv @ 18 NONAME
	_ZN21CSymbianUnitTestSuite4AddLEP25MSymbianUnitTestInterface @ 19 NONAME
	_ZN21CSymbianUnitTestSuite4NewLERK7TDesC16 @ 20 NONAME
	_ZN21CSymbianUnitTestSuite5NewLCERK7TDesC16 @ 21 NONAME
	_ZN21CSymbianUnitTestSuite8ExecuteLER24MSymbianUnitTestObserverR22CSymbianUnitTestResultN25MSymbianUnitTestInterface18TFailureSimulationERK12CDesC16Arrayi @ 22 NONAME
	_ZN21CSymbianUnitTestSuiteD0Ev @ 23 NONAME
	_ZN21CSymbianUnitTestSuiteD1Ev @ 24 NONAME
	_ZN21CSymbianUnitTestSuiteD2Ev @ 25 NONAME
	_ZN22CSymbianUnitTestRunner13ExecuteTestsLERK12MDesC16ArrayiRK7TDesC16S5_RK12CDesC16Arrayi @ 26 NONAME
	_ZN22CSymbianUnitTestRunner15FailedTestCountEv @ 27 NONAME
	_ZN22CSymbianUnitTestRunner4NewLER26MSymbianUnitTestUiCallBack @ 28 NONAME
	_ZN22CSymbianUnitTestRunner5NewLCER26MSymbianUnitTestUiCallBack @ 29 NONAME
	_ZN22CSymbianUnitTestRunner9TestCountEv @ 30 NONAME
	_ZN22CSymbianUnitTestRunnerD0Ev @ 31 NONAME
	_ZN22CSymbianUnitTestRunnerD1Ev @ 32 NONAME
	_ZN22CSymbianUnitTestRunnerD2Ev @ 33 NONAME
	_ZNK16CSymbianUnitTest39IsMemoryAllocationFailureSimulationUsedEv @ 34 NONAME
	_ZNK16CSymbianUnitTest4NameEv @ 35 NONAME
	_ZNK21CSymbianUnitTestSuite4NameEv @ 36 NONAME
	_ZTI16CSymbianUnitTest @ 37 NONAME
	_ZTI21CSymbianUnitTestSuite @ 38 NONAME
	_ZTI22CSymbianUnitTestResult @ 39 NONAME
	_ZTI22CSymbianUnitTestRunner @ 40 NONAME
	_ZTI23CSymbianUnitTestFailure @ 41 NONAME
	_ZTI27CSymbianUnitTestOutputAsXml @ 42 NONAME
	_ZTI28CSymbianUnitTestOutputAsHtml @ 43 NONAME
	_ZTI28CSymbianUnitTestOutputAsText @ 44 NONAME
	_ZTI31CSymbianUnitTestOutputFormatter @ 45 NONAME
	_ZTI32CSymbianUnitTestFileOutputWriter @ 46 NONAME
	_ZTIN16CSymbianUnitTest20CSymbianUnitTestCaseE @ 47 NONAME
	_ZTV16CSymbianUnitTest @ 48 NONAME
	_ZTV21CSymbianUnitTestSuite @ 49 NONAME
	_ZTV22CSymbianUnitTestResult @ 50 NONAME
	_ZTV22CSymbianUnitTestRunner @ 51 NONAME
	_ZTV23CSymbianUnitTestFailure @ 52 NONAME
	_ZTV27CSymbianUnitTestOutputAsXml @ 53 NONAME
	_ZTV28CSymbianUnitTestOutputAsHtml @ 54 NONAME
	_ZTV28CSymbianUnitTestOutputAsText @ 55 NONAME
	_ZTV31CSymbianUnitTestOutputFormatter @ 56 NONAME
	_ZTV32CSymbianUnitTestFileOutputWriter @ 57 NONAME
	_ZTVN16CSymbianUnitTest20CSymbianUnitTestCaseE @ 58 NONAME
	_ZThn4_N16CSymbianUnitTest13TestCaseCountEv @ 59 NONAME
	_ZThn4_N16CSymbianUnitTest8ExecuteLER24MSymbianUnitTestObserverR22CSymbianUnitTestResultN25MSymbianUnitTestInterface18TFailureSimulationERK12CDesC16Arrayi @ 60 NONAME
	_ZThn4_N16CSymbianUnitTestD0Ev @ 61 NONAME
	_ZThn4_N16CSymbianUnitTestD1Ev @ 62 NONAME
	_ZThn4_N21CSymbianUnitTestSuite13TestCaseCountEv @ 63 NONAME
	_ZThn4_N21CSymbianUnitTestSuite8ExecuteLER24MSymbianUnitTestObserverR22CSymbianUnitTestResultN25MSymbianUnitTestInterface18TFailureSimulationERK12CDesC16Arrayi @ 64 NONAME
	_ZThn4_N21CSymbianUnitTestSuiteD0Ev @ 65 NONAME
	_ZThn4_N21CSymbianUnitTestSuiteD1Ev @ 66 NONAME
	_ZThn4_NK16CSymbianUnitTest4NameEv @ 67 NONAME
	_ZThn4_NK21CSymbianUnitTestSuite4NameEv @ 68 NONAME

