EXPORTS
	_ZN11RDbgTrcComm10DisconnectEv @ 1 NONAME
	_ZN11RDbgTrcComm10ReadCancelEv @ 2 NONAME
	_ZN11RDbgTrcComm11ReadMessageER14TRequestStatusR5TDes8 @ 3 NONAME
	_ZN11RDbgTrcComm11WriteCancelEv @ 4 NONAME
	_ZN11RDbgTrcComm12GetAcmConfigER5TDes8 @ 5 NONAME
	_ZN11RDbgTrcComm12SetAcmConfigER6TDesC8 @ 6 NONAME
	_ZN11RDbgTrcComm12WriteMessageER14TRequestStatusRK6TDesC8i @ 7 NONAME
	_ZN11RDbgTrcComm18RegisterProtocolIDE11TOstProtIdsi @ 8 NONAME
	_ZN11RDbgTrcComm19RegisterProtocolIDsEPK11TOstProtIdsji @ 9 NONAME
	_ZN11RDbgTrcComm20UnRegisterProtocolIDE11TOstProtIds @ 10 NONAME
	_ZN11RDbgTrcComm21UnRegisterProtocolIDsEPK11TOstProtIdsj @ 11 NONAME
	_ZN11RDbgTrcComm4OpenEv @ 12 NONAME
	_ZN11RDbgTrcComm5CloseEv @ 13 NONAME
	_ZN11RDbgTrcComm7ConnectEv @ 14 NONAME
	_ZN11RDbgTrcCommC1Ev @ 15 NONAME
	_ZN11RDbgTrcCommC2Ev @ 16 NONAME
	_ZNK11RDbgTrcComm7VersionEv @ 17 NONAME

