
diff -r 7f0174848f99 -r 483f966c6335 common/tools/ats/smoketest/Timew/bwins/CONSOLEALARMALERTSERVERU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/common/tools/ats/smoketest/Timew/bwins/CONSOLEALARMALERTSERVERU.DEF	Fri May 29 08:07:21 2009 +0100
@@ -0,0 +1,3 @@
+EXPORTS
+	?StartConsoleAlarmAlertServerL@ConsoleAlarmAlertServer@@SAXPAX@Z @ 1 NONAME ; public: static void __cdecl ConsoleAlarmAlertServer::StartConsoleAlarmAlertServerL(void *)
+




