EXPORTS
	_ZN12Omap3530Uart5TUart10DefineModeENS0_9TUartModeE @ 1 NONAME
	_ZN12Omap3530Uart5TUart13SetDataFormatENS0_9TDataBitsENS0_9TStopBitsENS0_7TParityE @ 2 NONAME
	_ZN12Omap3530Uart5TUart20DisableAllInterruptsEv @ 3 NONAME
	_ZN12Omap3530Uart5TUart4InitEv @ 4 NONAME
	_ZN12Omap3530Uart5TUart6EnableEv @ 5 NONAME
	_ZN12Omap3530Uart5TUart7DisableEv @ 6 NONAME
	_ZN12Omap3530Uart5TUart7SetBaudENS0_5TBaudE @ 7 NONAME
	_ZN12Omap3530Uart5TUart10EnableFifoENS0_12TEnableStateENS0_12TFifoTriggerES2_ @ 8 NONAME
	_ZN12Omap3530Uart5TUart15EnableInterruptENS0_10TInterruptE @ 9 NONAME
	_ZN12Omap3530Uart5TUart16DisableInterruptENS0_10TInterruptE @ 10 NONAME
	_ZNK12Omap3530Uart5TUart11InterruptIdEv @ 11 NONAME
	_ZNK12Omap3530Uart5TUart15PrcmFunctionClkEv @ 12 NONAME
	_ZNK12Omap3530Uart5TUart16PrcmInterfaceClkEv @ 13 NONAME

