
diff -r 61bc0f252b2b -r bac7acad7cb3 camera_plat/active_palette_2_api/tsrc/EABI/ActivePalette2ApiTestU.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/camera_plat/active_palette_2_api/tsrc/EABI/ActivePalette2ApiTestU.def	Wed Sep 01 12:30:54 2010 +0100
@@ -0,0 +1,5 @@
+EXPORTS
+	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
+	_ZTI23CActivePaletteContainer @ 2 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV23CActivePaletteContainer @ 3 NONAME ; #<VT>#
+




