
diff -r 61bc0f252b2b -r bac7acad7cb3 camera_plat/camcorder_ui_constants_api/tsrc/Bwins/CamAppPerfTestU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/camera_plat/camcorder_ui_constants_api/tsrc/Bwins/CamAppPerfTestU.DEF	Wed Sep 01 12:30:54 2010 +0100
@@ -0,0 +1,4 @@
+EXPORTS
+	?LibEntryL@@YAPAVCTestModuleBase@@XZ @ 1 NONAME ; class CTestModuleBase * __cdecl LibEntryL(void)
+	?SetRequirements@@YAHAAPAVCTestModuleParam@@AAK@Z @ 2 NONAME ; int __cdecl SetRequirements(class CTestModuleParam * &,unsigned long &)
+




