
diff -r 61bc0f252b2b -r bac7acad7cb3 camera_plat/camcorder_ui_constants_api/tsrc/EABI/CamAppPerfTestU.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/camera_plat/camcorder_ui_constants_api/tsrc/EABI/CamAppPerfTestU.def	Wed Sep 01 12:30:54 2010 +0100
@@ -0,0 +1,4 @@
+EXPORTS
+	_Z9LibEntryLv @ 1 NONAME
+	_Z15SetRequirementsRP16CTestModuleParamRm @ 2 NONAME
+




