EXPORTS
	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
	_ZTI23CActivePaletteContainer @ 2 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV23CActivePaletteContainer @ 3 NONAME ; #<VT>#

