
diff -r 2bb96f4ecad8 -r 8e7494275d3a connectivitymodules/SeCon/clients/pcconn/bld/def/eabiuu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/connectivitymodules/SeCon/clients/pcconn/bld/def/eabiuu.def	Tue Aug 31 15:05:37 2010 +0300
@@ -0,0 +1,11 @@
+EXPORTS
+	_ZN18RSConPCConnSession10GetPacketLERK7TDesC16RK6TDesC8RP8CBufFlat @ 1 NONAME
+	_ZN18RSConPCConnSession10PutPacketLERK7TDesC16RK6TDesC8RP8CBufFlat @ 2 NONAME
+	_ZN18RSConPCConnSession11ResetServerEv @ 3 NONAME
+	_ZN18RSConPCConnSession5CloseEv @ 4 NONAME
+	_ZN18RSConPCConnSession7ConnectEv @ 5 NONAME
+	_ZN18RSConPCConnSessionC1Ev @ 6 NONAME
+	_ZN18RSConPCConnSessionC2Ev @ 7 NONAME
+	_ZN18RSConPCConnSessionD1Ev @ 8 NONAME
+	_ZN18RSConPCConnSessionD2Ev @ 9 NONAME
+




