
diff -r 2bb96f4ecad8 -r 8e7494275d3a connectivitymodules/SeCon/services/oviaccounthandler/eabi/sconoviaccounthandleru.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/connectivitymodules/SeCon/services/oviaccounthandler/eabi/sconoviaccounthandleru.def	Tue Aug 31 15:05:37 2010 +0300
@@ -0,0 +1,5 @@
+EXPORTS
+	_Z29CreateCSconOviAccountHandlerLv @ 1 NONAME
+	_ZTI22CSconOviAccountHandler @ 2 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV22CSconOviAccountHandler @ 3 NONAME ; #<VT>#
+




