
diff -r 2bb96f4ecad8 -r 8e7494275d3a omads/omadsappui/AspSyncUtil/eabi/AspSyncUtilu.def
--- a/omads/omadsappui/AspSyncUtil/eabi/AspSyncUtilu.def	Thu Aug 19 09:41:17 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,8 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN12CSyncUtilApi12SynchronizeLER5RFile @ 1 NONAME
-	_ZN12CSyncUtilApi12SynchronizeLEiiiR6TDes16 @ 2 NONAME
-	_ZN12CSyncUtilApi13ShowSettingsLEiiR6TDes16 @ 3 NONAME
-	_ZN12CSyncUtilApi4NewLEv @ 4 NONAME
-	_ZTI12CSyncUtilApi @ 5 NONAME DATA 12 ; #<TI>#
-	_ZTV12CSyncUtilApi @ 6 NONAME DATA 20 ; #<VT>#
-




