
diff -r 2bb96f4ecad8 -r 8e7494275d3a omads/omadsappui/OmaDsAppUiPlugin/eabi/OmaDsAppUiPluginu.def
--- a/omads/omadsappui/OmaDsAppUiPlugin/eabi/OmaDsAppUiPluginu.def	Thu Aug 19 09:41:17 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,5 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z24ImplementationGroupProxyRi @ 1 NONAME
-	_ZTI26COmaDsAppUiPluginInterface @ 2 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV26COmaDsAppUiPluginInterface @ 3 NONAME ; #<VT>#
-




