
diff -r 2b7283837edb -r 3104fc151679 uiservicetab/vimpstcmdprocess/tsrc/vimpstcmdprocess_utest/bmarm/vimpstcmdprocess_utestu.def
--- a/uiservicetab/vimpstcmdprocess/tsrc/vimpstcmdprocess_utest/bmarm/vimpstcmdprocess_utestu.def	Thu Aug 19 09:41:53 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,4 +0,0 @@
-EXPORTS
-	LibEntryL__Fv @ 1 NONAME R3UNUSED ; LibEntryL(void)
-	SetRequirements__FRP16CTestModuleParamRUl @ 2 NONAME R3UNUSED ; SetRequirements(CTestModuleParam *&, unsigned long &)
-




