
diff -r fb3763350a08 -r 4d54b72983ae taskswitcher/contextengine/hgctxutils/EABI/hgcontextservicesutilsu.def
--- a/taskswitcher/contextengine/hgctxutils/EABI/hgcontextservicesutilsu.def	Fri Jan 22 09:35:14 2010 +0200
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,13 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN17CHgCenrepListener4NewLERK4TUidmR23MHgCenrepChangeObserver @ 1 NONAME
-	_ZN17CHgCenrepListener5NewLCERK4TUidmR23MHgCenrepChangeObserver @ 2 NONAME
-	_ZN17CHgCenrepListener5ValueEv @ 3 NONAME
-	_ZN17CHgCenrepListenerD0Ev @ 4 NONAME
-	_ZN17CHgCenrepListenerD1Ev @ 5 NONAME
-	_ZN17CHgCenrepListenerD2Ev @ 6 NONAME
-	_ZN19CHgPropertyListenerC1E4TUidjR25MHgPropertyChangeObserver @ 7 NONAME
-	_ZN19CHgPropertyListenerC2E4TUidjR25MHgPropertyChangeObserver @ 8 NONAME
-	_ZN19CHgPropertyListenerD0Ev @ 9 NONAME
-	_ZN19CHgPropertyListenerD1Ev @ 10 NONAME
-	_ZN19CHgPropertyListenerD2Ev @ 11 NONAME
-




