
diff -r fb3763350a08 -r 4d54b72983ae taskswitcher/contextengine/tsfswserver/engine/eabi/tsfswengineu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/taskswitcher/contextengine/tsfswserver/engine/eabi/tsfswengineu.def	Tue Jan 26 11:48:23 2010 +0200
@@ -0,0 +1,8 @@
+EXPORTS
+	_ZN12CTsFswEngine12SwitchToAppLEi @ 1 NONAME
+	_ZN12CTsFswEngine17ForegroundAppUidLEi @ 2 NONAME
+	_ZN12CTsFswEngine4NewLER20MTsFswEngineObserver @ 3 NONAME
+	_ZN12CTsFswEngine5NewLCER20MTsFswEngineObserver @ 4 NONAME
+	_ZN12CTsFswEngine8FswDataLEv @ 5 NONAME
+	_ZN12CTsFswEngine9CloseAppLEi @ 6 NONAME
+




