
diff -r 5f0182e07bfb -r 5456b4e8b3a8 taskswitcher/contextengine/tsctxutils/eabi/tscontextservicesutilsu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/taskswitcher/contextengine/tsctxutils/eabi/tscontextservicesutilsu.def	Wed Sep 01 12:32:46 2010 +0100
@@ -0,0 +1,13 @@
+EXPORTS
+	_ZN17CTsCenrepListener4NewLERK4TUidmR23MTsCenrepChangeObserver @ 1 NONAME
+	_ZN17CTsCenrepListener5NewLCERK4TUidmR23MTsCenrepChangeObserver @ 2 NONAME
+	_ZN17CTsCenrepListener5ValueEv @ 3 NONAME
+	_ZN17CTsCenrepListenerD0Ev @ 4 NONAME
+	_ZN17CTsCenrepListenerD1Ev @ 5 NONAME
+	_ZN17CTsCenrepListenerD2Ev @ 6 NONAME
+	_ZN19CTsPropertyListenerC1E4TUidjR25MTsPropertyChangeObserver @ 7 NONAME
+	_ZN19CTsPropertyListenerC2E4TUidjR25MTsPropertyChangeObserver @ 8 NONAME
+	_ZN19CTsPropertyListenerD0Ev @ 9 NONAME
+	_ZN19CTsPropertyListenerD1Ev @ 10 NONAME
+	_ZN19CTsPropertyListenerD2Ev @ 11 NONAME
+




