
diff -r 000000000000 -r f72a12da539e idlehomescreen/xmluirendering/odt/eabi/xn3odtu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/idlehomescreen/xmluirendering/odt/eabi/xn3odtu.def	Thu Dec 17 08:40:49 2009 +0200
@@ -0,0 +1,9 @@
+EXPORTS
+	_ZN6CXnODT18InternalizeHeaderLER11RReadStream @ 1 NONAME
+	_ZN6CXnODT23InternalizeDomDocumentLER11RReadStream @ 2 NONAME
+	_ZN6CXnODT24InternalizeResourceListLER11RReadStream @ 3 NONAME
+	_ZN6CXnODT4NewLEv @ 4 NONAME
+	_ZNK6CXnODT11DomDocumentEv @ 5 NONAME
+	_ZTI6CXnODT @ 6 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV6CXnODT @ 7 NONAME ; #<VT>#
+




