
diff -r 000000000000 -r 094583676ce7 wvuing/wvuiada/EABI/CAAdapterNGU.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/wvuing/wvuiada/EABI/CAAdapterNGU.DEF	Thu Dec 17 08:41:52 2009 +0200
@@ -0,0 +1,15 @@
+EXPORTS
+	_Z15ReleaseAdapterLv @ 1 NONAME
+	_Z18CreateImpsFactoryLv @ 2 NONAME
+	_Z26CurrentImpsFactoryInstancev @ 3 NONAME
+	_ZTI14CCAImpsFactory @ 4 NONAME DATA 32 ; #<TI>#
+	_ZTI15CCAImpsImClient @ 5 NONAME DATA 32 ; #<TI>#
+	_ZTI17CCAImpsFundClient @ 6 NONAME DATA 32 ; #<TI>#
+	_ZTI18CCAImpsGroupClient @ 7 NONAME DATA 32 ; #<TI>#
+	_ZTI19CCAImpsAccessClient @ 8 NONAME DATA 32 ; #<TI>#
+	_ZTV14CCAImpsFactory @ 9 NONAME DATA 92 ; #<VT>#
+	_ZTV15CCAImpsImClient @ 10 NONAME DATA 156 ; #<VT>#
+	_ZTV17CCAImpsFundClient @ 11 NONAME DATA 156 ; #<VT>#
+	_ZTV18CCAImpsGroupClient @ 12 NONAME DATA 220 ; #<VT>#
+	_ZTV19CCAImpsAccessClient @ 13 NONAME DATA 132 ; #<VT>#
+




