
diff -r 57d4cdd99204 -r edfc90759b9f imageeditorengine/SystemParameters/EABI/SystemParameters.DEF
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/imageeditorengine/SystemParameters/EABI/SystemParameters.DEF	Fri Jan 29 13:53:17 2010 +0200
@@ -0,0 +1,19 @@
+EXPORTS
+	_ZN17CSystemParameters10SourceSizeEv @ 1 NONAME
+	_ZN17CSystemParameters12ViewPortRectEv @ 2 NONAME
+	_ZN17CSystemParameters16VisibleImageRectEv @ 3 NONAME
+	_ZN17CSystemParameters20VisibleImageRectPrevEv @ 4 NONAME
+	_ZN17CSystemParameters5ScaleEv @ 5 NONAME
+	_ZN17CSystemParametersD0Ev @ 6 NONAME
+	_ZN17CSystemParametersD1Ev @ 7 NONAME
+	_ZN17CSystemParametersD2Ev @ 8 NONAME
+	_ZNK17CSystemParameters10SourceSizeEv @ 9 NONAME
+	_ZNK17CSystemParameters12ViewPortRectEv @ 10 NONAME
+	_ZNK17CSystemParameters16VisibleImageRectEv @ 11 NONAME
+	_ZNK17CSystemParameters20VisibleImageRectPrevEv @ 12 NONAME
+	_ZNK17CSystemParameters5ScaleEv @ 13 NONAME
+	_ZTI17CSystemParameters @ 14 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV17CSystemParameters @ 15 NONAME ; #<VT>#
+	_ZN17CSystemParameters8RelScaleEv @ 16 NONAME
+	_ZNK17CSystemParameters8RelScaleEv @ 17 NONAME
+




