
diff -r 8173571d354e -r 1fc85118c3ae loc_pub/landmarks_ui_addedit_api/tsrc/bc/bcapplmkeditor/eabi/bcapplmkaddeditu.def
--- a/loc_pub/landmarks_ui_addedit_api/tsrc/bc/bcapplmkeditor/eabi/bcapplmkaddeditu.def	Thu Aug 19 09:48:36 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,5 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
-	_ZTI17CLmkAddEditEngine @ 2 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV17CLmkAddEditEngine @ 3 NONAME ; #<VT>#
-




