
diff -r 3a25f69541ff -r 4721bd00d3da loc_plat/location_centre_api/tsrc/bmarm/testlcu.def
--- a/loc_plat/location_centre_api/tsrc/bmarm/testlcu.def	Wed Apr 14 15:50:30 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,3 +0,0 @@
-EXPORTS
-	LibEntryL__FR13CTestModuleIf @ 1 NONAME R3UNUSED ; LibEntryL(CTestModuleIf &)
-




