
diff -r 1fc85118c3ae -r 870918037e16 loc_pub/landmarks_ui_selector_api/tsrc/bc/bcapplmkselector/eabi/lmkselectoru.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/loc_pub/landmarks_ui_selector_api/tsrc/bc/bcapplmkselector/eabi/lmkselectoru.def	Wed Sep 01 12:31:27 2010 +0100
@@ -0,0 +1,5 @@
+EXPORTS
+	_Z9LibEntryLR13CTestModuleIf @ 1 NONAME
+	_ZTI10CLmkEngine @ 2 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV10CLmkEngine @ 3 NONAME ; #<VT>#
+




