
diff -r 000000000000 -r f0cf47e981f9 mmsharing/mmshmanagersrv/tsrc/ut_managersrv/EABI/ut_musmanagerserveru.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/mmsharing/mmshmanagersrv/tsrc/ut_managersrv/EABI/ut_musmanagerserveru.def	Thu Dec 17 08:44:37 2009 +0200
@@ -0,0 +1,19 @@
+EXPORTS
+	_Z16CreateTestSuiteLv @ 1 NONAME
+	_ZTI16CMusAvaSettings2 @ 2 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI17CMusAvaInterface2 @ 3 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI17CMusManagerServer @ 4 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI21CMusManagerServerCore @ 5 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI22CMusApplicationManager @ 6 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI24CMusManagerServerSession @ 7 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI27CMusManagerServerCloseTimer @ 8 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI29CMusAvailabilityPluginManager @ 9 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV16CMusAvaSettings2 @ 10 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV17CMusAvaInterface2 @ 11 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV17CMusManagerServer @ 12 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV21CMusManagerServerCore @ 13 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV22CMusApplicationManager @ 14 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV24CMusManagerServerSession @ 15 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV27CMusManagerServerCloseTimer @ 16 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV29CMusAvailabilityPluginManager @ 17 NONAME ; #<VT>#
+




