EXPORTS
	?NewL@MMPXMetaDataHandler@@SAPAV1@AAVCRemConInterfaceSelector@@@Z @ 1 NONAME ; class MMPXMetaDataHandler * MMPXMetaDataHandler::NewL(class CRemConInterfaceSelector &)

