
diff -r 2dac0fdba72b -r 191387a8b767 photosgallery/viewframework/medialists/tsrc/eabi/ut_glxerrormanageru.def
--- a/photosgallery/viewframework/medialists/tsrc/eabi/ut_glxerrormanageru.def	Wed Apr 14 15:57:24 2010 +0300
+++ b/photosgallery/viewframework/medialists/tsrc/eabi/ut_glxerrormanageru.def	Tue Apr 27 16:37:53 2010 +0300
@@ -145,7 +145,7 @@
 	_ZNK9TGlxMedia5TitleEv @ 144 NONAME
 	_ZNK9TGlxMedia7CommentEv @ 145 NONAME
 	_ZNK9TGlxMedia7GetDateER5TTime @ 146 NONAME
-	_ZNK9TGlxMedia7GetSizeERi @ 147 NONAME
+	_ZNK9TGlxMedia7GetSizeERj @ 147 NONAME
 	_ZNK9TGlxMedia8CategoryEv @ 148 NONAME
 	_ZNK9TGlxMedia8IsStaticEv @ 149 NONAME
 	_ZNK9TGlxMedia8MimeTypeEv @ 150 NONAME




