
diff -r 000000000000 -r d11fb78c4374 ImagePrint/ImagePrintEngine/DeviceProtocols/btprotocol/eabi/btprotocolu.def
--- /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
+++ b/ImagePrint/ImagePrintEngine/DeviceProtocols/btprotocol/eabi/btprotocolu.def	Thu Dec 17 08:45:53 2009 +0200
@@ -0,0 +1,13 @@
+EXPORTS
+	_Z24ImplementationGroupProxyRi @ 1 NONAME
+	_ZTI10CBtOnQuery @ 2 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI16CBtPasswordQuery @ 3 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI17CBtPrintingDevice @ 4 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI19CBTAttribValVisitor @ 5 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTI8CBtTimer @ 6 NONAME ; #<TI>#
+	_ZTV10CBtOnQuery @ 7 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV16CBtPasswordQuery @ 8 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV17CBtPrintingDevice @ 9 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV19CBTAttribValVisitor @ 10 NONAME ; #<VT>#
+	_ZTV8CBtTimer @ 11 NONAME ; #<VT>#
+




