
diff -r 404ad6c9bc20 -r 454d022d514b htiui/HtiCommPlugins/HtiBtCommPlugin/eabi/HtiBtCommInterfaceu.def
--- a/htiui/HtiCommPlugins/HtiBtCommPlugin/eabi/HtiBtCommInterfaceu.def	Tue Apr 27 16:38:40 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,14 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN19RHtiBtCommInterface10CancelSendEv @ 1 NONAME
-	_ZN19RHtiBtCommInterface13CancelReceiveEv @ 2 NONAME
-	_ZN19RHtiBtCommInterface4SendERK6TDesC8R14TRequestStatus @ 3 NONAME
-	_ZN19RHtiBtCommInterface5CloseEv @ 4 NONAME
-	_ZN19RHtiBtCommInterface7ConnectER6TDesC8i @ 5 NONAME
-	_ZN19RHtiBtCommInterface7ReceiveER5TDes8R14TRequestStatus @ 6 NONAME
-	_ZN19RHtiBtCommInterfaceC1Ev @ 7 NONAME
-	_ZN19RHtiBtCommInterfaceC2Ev @ 8 NONAME
-	_ZNK19RHtiBtCommInterface13GetPortNumberEv @ 9 NONAME
-	_ZNK19RHtiBtCommInterface17GetSendBufferSizeEv @ 10 NONAME
-	_ZNK19RHtiBtCommInterface20GetReceiveBufferSizeEv @ 11 NONAME
-	_ZNK19RHtiBtCommInterface7VersionEv @ 12 NONAME
-




