
diff -r 724d4ec22f0d -r aaeeca1f15af scrsaver/scrsaverplugins/BmpAnimScrPlugin/EABI/bmpanimscrplugin_ecomU.def
--- a/scrsaver/scrsaverplugins/BmpAnimScrPlugin/EABI/bmpanimscrplugin_ecomU.def	Thu Aug 19 09:55:47 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,13 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_Z24ImplementationGroupProxyRi @ 1 NONAME
-	_ZTI12CBmpAnimItem @ 2 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI13CBmpAnimModel @ 3 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI15CBmpAnimIniData @ 4 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI16CBmpAnimSettings @ 5 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI17CBmpAnimScrPlugin @ 6 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV12CBmpAnimItem @ 7 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV13CBmpAnimModel @ 8 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV15CBmpAnimIniData @ 9 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV16CBmpAnimSettings @ 10 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV17CBmpAnimScrPlugin @ 11 NONAME ; #<VT>#
-




