
diff -r 3fec62e6e7fc -r 90fe62538f66 defaultapplicationsettings/service/EABI/defaultappclientU.DEF
--- a/defaultapplicationsettings/service/EABI/defaultappclientU.DEF	Thu Aug 19 09:55:50 2010 +0300
+++ /dev/null	Thu Jan 01 00:00:00 1970 +0000
@@ -1,14 +0,0 @@
-EXPORTS
-	_ZN17CDefaultAppClient15ChangeDefaultsLEi @ 1 NONAME
-	_ZN17CDefaultAppClient15PairsToDisplayLEv @ 2 NONAME
-	_ZN17CDefaultAppClient16ServiceAvailableERi @ 3 NONAME
-	_ZN17CDefaultAppClient4NewLEP25MAknServerAppExitObserver @ 4 NONAME
-	_ZN17CDefaultAppClient5NewLCEP25MAknServerAppExitObserver @ 5 NONAME
-	_ZN17CDefaultAppClientD0Ev @ 6 NONAME
-	_ZN17CDefaultAppClientD1Ev @ 7 NONAME
-	_ZN17CDefaultAppClientD2Ev @ 8 NONAME
-	_ZTI17CDefaultAppClient @ 9 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTI18RDefaultAppService @ 10 NONAME ; #<TI>#
-	_ZTV17CDefaultAppClient @ 11 NONAME ; #<VT>#
-	_ZTV18RDefaultAppService @ 12 NONAME ; #<VT>#
-




