EXPORTS
	_ZN13CTRTranscoder4NewLER21MTRTranscoderObserver @ 1 NONAME
	_ZTI13CTRTranscoder @ 2 NONAME ; #<TI>#
	_ZTV13CTRTranscoder @ 3 NONAME ; #<VT>#

